#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/MFRSR/MFRSR_determine_AOD__V0-files_sec
#file_name==>AOD..mfrsr_550_raw_2011-03_clh.txt..V0-TOA_550_interval_means_fit_2011__2010-to-2015..AOD
#file_date==>Tue Jul  8 09:42:55 2025
#                  V0s =    9.2920   8.6390   8.5080   9.1280   8.8180   0.0000  site_lat =  36.904  site_lng = -75.713  TOA_offset =  0.000
                             412.40   495.80   614.10   672.80   869.30   938.20  deg_c   air_mass ozone_du
2011    3    1  709   30   0.0000   0.0451   0.0000   0.0894   0.0622   0.0000  45.7070  16.9417  300.0
2011    3    1  710   30   0.0000   0.0520   0.1050   0.0838   0.0572   0.0000  45.7070  16.5665  300.0
