#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/MFRSR/MFRSR_determine_AOD__V0-files_sec
#file_name==>AOD..mfrsr_550_raw_2011-07_clh.txt..V0-TOA_550_interval_means_fit_2011__2010-to-2015..AOD
#file_date==>Tue Jul  8 09:43:18 2025
#                  V0s =    9.2890   8.6350   8.5060   9.1260   8.8170   0.0000  site_lat =  36.904  site_lng = -75.713  TOA_offset =  0.000
                             412.40   495.80   614.10   672.80   869.30   938.20  deg_c   air_mass ozone_du
2011    7   15 1244   30   0.1068   0.0809   0.0646   0.0573   0.0455   0.0000  45.6378   1.5198  305.0
2011    7   15 1245   30   0.1058   0.0799   0.0639   0.0565   0.0434   0.0000  45.6378   1.5236  305.0
