#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/MFRSR/MFRSR_determine_AOD__V0-files_sec
#file_name==>AOD..mfrsr_550_raw_2014-01_lrc.txt..V0-TOA_550_interval_means_fit_2014__2010-to-2015..AOD
#file_date==>Tue Jul  8 09:55:29 2025
#                  V0s =    9.2640   8.6060   8.4840   9.1110   8.8110   0.0000  site_lat =  37.104  site_lng = -76.348  TOA_offset =  0.000
                             412.40   495.80   614.10   672.80   869.30   938.20  deg_c   air_mass ozone_du
2014    1    1  753   30   0.0000   0.0141   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5917  19.0394  285.0
2014    1    1  802   30   0.0000   0.7687   0.0000   0.9603   0.0000   0.0000  45.5917   5.6777  285.0
2014    1    3  815   30   0.1781   0.1302   0.0904   0.0734   0.0440   0.0000  45.6147   4.7922  319.0
2014    1    3  824   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.6147   4.3304  319.0
2014    1    3  835   30   0.1470   0.1069   0.0760   0.0613   0.0386   0.0000  45.6147   3.8862  319.0
2014    1    3  842   30   0.1460   0.1064   0.0754   0.0608   0.0374   0.0000  45.6147   3.6549  319.0
2014    1    3  847   30   0.1414   0.1021   0.0726   0.0585   0.0362   0.0000  45.6147   3.5090  319.0
2014    1    3  850   30   0.1427   0.1041   0.0735   0.0596   0.0371   0.0000  45.6147   3.4282  319.0
2014    1    3  865   30   0.1364   0.0996   0.0703   0.0564   0.0354   0.0000  45.6147   3.0864  319.0
2014    1    3  880   30   0.1196   0.0871   0.0609   0.0490   0.0302   0.0000  45.6032   2.8245  319.0
2014    1    3  895   30   0.1033   0.0743   0.0522   0.0424   0.0268   0.0000  45.6090   2.6200  319.0
2014    1    3  910   30   0.0964   0.0700   0.0501   0.0406   0.0258   0.0000  45.6147   2.4586  319.0
2014    1    3  917   30   0.0810   0.0592   0.0439   0.0357   0.0227   0.0000  45.6147   2.3951  319.0
2014    1    3  925   30   0.0803   0.0595   0.0447   0.0368   0.0245   0.0000  45.5975   2.3304  319.0
2014    1    3  940   30   0.0673   0.0492   0.0377   0.0307   0.0210   0.0000  45.6090   2.2286  319.0
2014    1    3  955   30   0.0583   0.0423   0.0333   0.0268   0.0189   0.0000  45.5975   2.1486  319.0
2014    1    3  970   30   0.0555   0.0397   0.0322   0.0258   0.0174   0.0000  45.6090   2.0868  319.0
2014    1    3  977   30   0.0542   0.0391   0.0316   0.0250   0.0175   0.0000  45.6032   2.0636  319.0
2014    1    3  985   30   0.0543   0.0384   0.0312   0.0250   0.0176   0.0000  45.5975   2.0411  319.0
2014    1    3 1000   30   0.0541   0.0387   0.0303   0.0249   0.0180   0.0000  45.6090   2.0096  319.0
2014    1    3 1015   30   0.0490   0.0349   0.0285   0.0234   0.0164   0.0000  45.6032   1.9913  319.0
2014    1    3 1030   30   0.0451   0.0326   0.0260   0.0223   0.0165   0.0000  45.6032   1.9856  319.0
2014    1    3 1038   30   0.0455   0.0334   0.0273   0.0228   0.0170   0.0000  45.6090   1.9876  319.0
