#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/MFRSR/MFRSR_determine_AOD__V0-files_sec
#file_name==>AOD..mfrsr_550_raw_2014-04_lrc.txt..V0-TOA_550_interval_means_fit_2014__2010-to-2015..AOD
#file_date==>Tue Jul  8 09:55:45 2025
#                  V0s =    9.2610   8.6040   8.4820   9.1100   8.8100   0.0000  site_lat =  37.104  site_lng = -76.348  TOA_offset =  0.000
                             412.40   495.80   614.10   672.80   869.30   938.20  deg_c   air_mass ozone_du
2014    4    1  893   30   0.1491   0.1170   0.0979   0.0939   0.0779   0.0000  45.5456   1.4075  320.0
2014    4    1  894   30   0.1428   0.1103   0.0919   0.0870   0.0714   0.0000  45.5341   1.4051  320.0
2014    4   23  964   30   0.1621   0.1149   0.0928   0.0816   0.0582   0.0000  45.4995   1.1297  375.0
2014    4   23  979   30   0.1560   0.1108   0.0880   0.0770   0.0539   0.0000  45.4995   1.1154  375.0
2014    4   23 1114   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0824   0.0553   0.0000  45.4536   1.1754  375.0
2014    4   23 1129   30   0.1744   0.1223   0.0900   0.0785   0.0522   0.0000  45.4536   1.2053  375.0
2014    4   23 1144   30   0.0000   0.0000   0.0930   0.0811   0.0538   0.0000  45.4536   1.2414  375.0
2014    4   23 1189   30   0.1740   0.1249   0.0884   0.0772   0.0510   0.0000  45.4593   1.3956  375.0
2014    4   24  667   30   0.1179   0.0863   0.0607   0.0506   0.0335   0.0000  45.5917   6.4038  349.0
2014    4   27  664   30   0.2827   0.2046   0.1442   0.1166   0.0776   0.0000  45.5456   6.3330  342.0
2014    4   27  727   30   0.2530   0.1849   0.1292   0.1082   0.0723   0.0000  45.5456   2.7542  342.0
2014    4   27  737   30   0.2588   0.1917   0.1359   0.1147   0.0797   0.0000  45.5456   2.5315  342.0
