#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/MFRSR/MFRSR_determine_AOD__V0-files_sec
#file_name==>AOD..mfrsr_550_raw_2014-05_lrc.txt..V0-TOA_550_interval_means_fit_2014__2010-to-2015..AOD
#file_date==>Tue Jul  8 09:55:50 2025
#                  V0s =    9.2610   8.6030   8.4810   9.1090   8.8100   0.0000  site_lat =  37.104  site_lng = -76.348  TOA_offset =  0.000
                             412.40   495.80   614.10   672.80   869.30   938.20  deg_c   air_mass ozone_du
2014    5    1  620   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0674   0.0000   0.0000  45.5226  23.3495  304.0
2014    5    1  627   30   0.0000   0.0516   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5226  16.5550  304.0
2014    5   28 1348   30   0.6010   0.4743   0.3446   0.2961   0.0000   0.0000  45.4708   2.9856  338.0
2014    5   31 1264   30   0.1428   0.1078   0.0818   0.0734   0.0566   0.0000  45.4190   1.6865  341.0
