#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/MFRSR/MFRSR_determine_AOD__V0-files_sec
#file_name==>AOD..mfrsr_550_raw_2015-02_lrc.txt..V0-TOA_550_interval_means_fit_2015__2010-to-2015..AOD
#file_date==>Tue Jul  8 09:58:48 2025
#                  V0s =    9.2530   8.5940   8.4750   9.1050   8.8080   0.0000  site_lat =  37.104  site_lng = -76.348  TOA_offset =  0.000
                             412.40   495.80   614.10   672.80   869.30   938.20  deg_c   air_mass ozone_du
2015    2    1  746   30   0.0000   0.0669   0.0811   0.0548   0.0436   0.0000  45.5917  15.6031  304.0
2015    2    1  747   30   0.0000   0.0695   0.0617   0.0521   0.0372   0.0000  45.6147  15.4491  304.0
2015    2    1 1024   30   0.0990   0.0716   0.0536   0.0484   0.0365   0.0000  45.5514   1.7077  304.0
2015    2    1 1039   30   0.1005   0.0727   0.0546   0.0494   0.0371   0.0000  45.5629   1.7033  304.0
2015    2    1 1047   30   0.1036   0.0765   0.0589   0.0526   0.0404   0.0000  45.5686   1.7048  304.0
2015    2    4  777   30   0.0798   0.0568   0.0421   0.0334   0.0229   0.0000  45.6032   6.3328  314.0
2015    2    4  780   30   0.0789   0.0587   0.0417   0.0337   0.0228   0.0000  45.5975   6.0033  314.0
2015    2    4  785   30   0.0782   0.0582   0.0420   0.0334   0.0228   0.0000  45.5917   5.5257  314.0
2015    2    4  790   30   0.0783   0.0571   0.0419   0.0343   0.0231   0.0000  45.5917   5.1205  314.0
2015    2    4  796   30   0.0777   0.0564   0.0415   0.0337   0.0233   0.0000  45.5917   4.7092  314.0
2015    2    4  814   30   0.0763   0.0563   0.0419   0.0350   0.0239   0.0000  45.5917   3.8114  314.0
2015    2    4  821   30   0.0751   0.0559   0.0423   0.0342   0.0235   0.0000  45.5917   3.5555  314.0
2015    2    4  824   30   0.0748   0.0559   0.0418   0.0342   0.0232   0.0000  45.5917   3.4573  314.0
2015    2    4  830   30   0.0756   0.0563   0.0425   0.0349   0.0243   0.0000  45.5917   3.2787  314.0
2015    2    4  837   30   0.0729   0.0555   0.0427   0.0353   0.0242   0.0000  45.5917   3.0990  314.0
2015    2    4  845   30   0.0701   0.0529   0.0405   0.0328   0.0230   0.0000  45.5802   2.9149  314.0
2015    2    4  857   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   2.6878  314.0
2015    2    4  867   30   0.0694   0.0529   0.0411   0.0346   0.0251   0.0000  45.5686   2.5308  314.0
2015    2    4  875   30   0.0699   0.0523   0.0406   0.0339   0.0239   0.0000  45.5686   2.4221  314.0
2015    2    4  890   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   2.2511  314.0
2015    2    6  819   30   0.0666   0.0550   0.0500   0.0395   0.0281   0.0000  45.6608   3.5359  329.0
2015    2    6  821   30   0.0666   0.0546   0.0498   0.0393   0.0280   0.0000  45.6608   3.4699  329.0
2015    2    6  827   30   0.0660   0.0536   0.0494   0.0390   0.0277   0.0000  45.6436   3.2878  329.0
2015    2    6  834   30   0.0667   0.0529   0.0495   0.0386   0.0282   0.0000  45.6436   3.1016  329.0
2015    2    6  842   30   0.0671   0.0532   0.0493   0.0391   0.0279   0.0000  45.6320   2.9173  329.0
2015    2    6  849   30   0.0677   0.0547   0.0480   0.0390   0.0272   0.0000  45.6378   2.7768  329.0
2015    2    6  854   30   0.0666   0.0547   0.0483   0.0384   0.0275   0.0000  45.6320   2.6865  329.0
2015    2    6  860   30   0.0681   0.0538   0.0488   0.0380   0.0274   0.0000  45.6147   2.5877  329.0
2015    2    6  867   30   0.0680   0.0547   0.0493   0.0392   0.0276   0.0000  45.6205   2.4841  329.0
2015    2    6  875   30   0.0682   0.0535   0.0499   0.0389   0.0279   0.0000  45.6147   2.3789  329.0
2015    2    6  890   30   0.0685   0.0537   0.0484   0.0388   0.0275   0.0000  45.6032   2.2132  329.0
2015    2    6  905   30   0.0712   0.0547   0.0484   0.0392   0.0283   0.0000  45.5917   2.0800  329.0
2015    2    6  927   30   0.0679   0.0526   0.0477   0.0388   0.0279   0.0000  45.5840   1.9302  329.0
2015    2    6  935   30   0.0689   0.0522   0.0472   0.0386   0.0280   0.0000  45.5917   1.8855  329.0
2015    2    6  965   30   0.0742   0.0548   0.0479   0.0399   0.0290   0.0000  45.5859   1.7597  329.0
2015    2    6  980   30   0.0713   0.0532   0.0479   0.0397   0.0289   0.0000  45.5686   1.7164  329.0
2015    2    6  987   30   0.0688   0.0514   0.0474   0.0393   0.0293   0.0000  45.5686   1.7000  329.0
2015    2    6  995   30   0.0666   0.0501   0.0465   0.0389   0.0288   0.0000  45.5686   1.6841  329.0
2015    2    6 1010   30   0.0674   0.0514   0.0477   0.0404   0.0307   0.0000  45.5744   1.6619  329.0
2015    2    8  780   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5917   5.5666  302.0
2015    2    8  785   30   0.1057   0.0800   0.0602   0.0532   0.0411   0.0000  45.5917   5.1490  302.0
2015    2    8  791   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5917   4.7264  302.0
2015    2    8  809   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   3.8082  302.0
2015    2    8 1040   30   0.0817   0.0549   0.0402   0.0365   0.0252   0.0000  45.5226   1.6221  302.0
2015    2    8 1047   30   0.0822   0.0559   0.0409   0.0364   0.0257   0.0000  45.5226   1.6233  302.0
2015    2    8 1055   30   0.0790   0.0532   0.0386   0.0353   0.0250   0.0000  45.5341   1.6270  302.0
2015    2    8 1070   30   0.0826   0.0559   0.0405   0.0358   0.0251   0.0000  45.5284   1.6407  302.0
2015    2    8 1085   30   0.0826   0.0566   0.0411   0.0363   0.0260   0.0000  45.5226   1.6634  302.0
2015    2    8 1100   30   0.0780   0.0529   0.0377   0.0338   0.0245   0.0000  45.5168   1.6961  302.0
2015    2    8 1107   30   0.0829   0.0563   0.0395   0.0347   0.0248   0.0000  45.5072   1.7146  302.0
2015    2    8 1115   30   0.0825   0.0571   0.0401   0.0352   0.0254   0.0000  45.4995   1.7397  302.0
2015    2    8 1256   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5168   3.3444  302.0
2015    2    8 1262   30   0.0789   0.0583   0.0406   0.0336   0.0242   0.0000  45.5053   3.5365  302.0
2015    2    8 1267   30   0.0859   0.0631   0.0435   0.0362   0.0248   0.0000  45.4995   3.7171  302.0
2015    2    8 1272   30   0.0910   0.0678   0.0458   0.0391   0.0276   0.0000  45.4995   3.9197  302.0
2015    2   11 1190   30   0.1322   0.1045   0.0797   0.0703   0.0507   0.0000  45.5744   2.1325  290.0
2015    2   11 1220   30   0.1252   0.0988   0.0742   0.0652   0.0472   0.0000  45.5686   2.4849  290.0
2015    2   11 1228   30   0.1317   0.1057   0.0811   0.0697   0.0501   0.0000  45.5686   2.6102  290.0
2015    2   11 1233   30   0.1200   0.0961   0.0738   0.0636   0.0463   0.0000  45.5686   2.6974  290.0
2015    2   11 1237   30   0.1171   0.0946   0.0728   0.0629   0.0462   0.0000  45.5686   2.7728  290.0
2015    2   11 1246   30   0.1243   0.0982   0.0768   0.0664   0.0487   0.0000  45.5686   2.9634  290.0
2015    2   11 1253   30   0.1337   0.1080   0.0833   0.0736   0.0547   0.0000  45.5686   3.1355  290.0
2015    2   11 1258   30   0.1456   0.1197   0.0957   0.0852   0.0632   0.0000  45.5686   3.2738  290.0
2015    2   11 1260   30   0.1415   0.1151   0.0907   0.0795   0.0580   0.0000  45.5686   3.3295  290.0
2015    2   11 1271   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   3.7101  290.0
2015    2   11 1276   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   3.9151  290.0
2015    2   11 1286   30   0.1272   0.1026   0.0781   0.0670   0.0485   0.0000  45.5686   4.4103  290.0
2015    2   11 1293   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   4.8459  290.0
2015    2   11 1299   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   5.2984  290.0
2015    2   11 1304   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   5.7481  290.0
2015    2   11 1308   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   6.1679  290.0
2015    2   11 1312   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5686   6.6552  290.0
2015    2   12  768   30   0.1452   0.1108   0.0826   0.0675   0.0442   0.0000  45.6090   6.3109  294.0
2015    2   12  771   30   0.1454   0.1126   0.0826   0.0679   0.0437   0.0000  45.6147   5.9746  294.0
2015    2   12  776   30   0.1470   0.1106   0.0816   0.0670   0.0433   0.0000  45.6147   5.4876  294.0
2015    2   12  780   30   0.1483   0.1102   0.0802   0.0672   0.0432   0.0000  45.6147   5.1527  294.0
2015    2   12  786   30   0.1453   0.1108   0.0811   0.0671   0.0432   0.0000  45.5917   4.7229  294.0
2015    2   12  794   30   0.1406   0.1068   0.0783   0.0654   0.0422   0.0000  45.5917   4.2546  294.0
2015    2   12  803   30   0.1423   0.1083   0.0795   0.0655   0.0424   0.0000  45.5975   3.8334  294.0
2015    2   12  811   30   0.1411   0.1074   0.0783   0.0654   0.0421   0.0000  45.5917   3.5329  294.0
2015    2   12  813   30   0.1378   0.1043   0.0771   0.0639   0.0407   0.0000  45.5917   3.4606  294.0
2015    2   12  819   30   0.1443   0.1107   0.0812   0.0676   0.0437   0.0000  45.5917   3.2734  294.0
2015    2   12  826   30   0.1487   0.1126   0.0819   0.0686   0.0448   0.0000  45.5917   3.0825  294.0
2015    2   12  833   30   0.1482   0.1119   0.0820   0.0688   0.0435   0.0000  45.5917   2.9160  294.0
2015    2   12  840   30   0.1468   0.1113   0.0812   0.0674   0.0431   0.0000  45.5917   2.7697  294.0
2015    2   12  845   30   0.1509   0.1146   0.0825   0.0692   0.0437   0.0000  45.5917   2.6759  294.0
2015    2   12  853   30   0.1609   0.1225   0.0888   0.0740   0.0478   0.0000  45.5859   2.5414  294.0
2015    2   12  860   30   0.1512   0.1149   0.0824   0.0691   0.0436   0.0000  45.5917   2.4357  294.0
2015    2   12  868   30   0.1475   0.1115   0.0795   0.0676   0.0430   0.0000  45.5859   2.3319  294.0
2015    2   12  875   30   0.1472   0.1115   0.0794   0.0674   0.0423   0.0000  45.5744   2.2494  294.0
2015    2   12  890   30   0.1627   0.1231   0.0878   0.0745   0.0475   0.0000  45.5686   2.0992  294.0
2015    2   12  905   30   0.1672   0.1256   0.0894   0.0759   0.0481   0.0000  45.5686   1.9778  294.0
2015    2   12  920   30   0.1495   0.1107   0.0792   0.0676   0.0429   0.0000  45.5571   1.8793  294.0
2015    2   12  927   30   0.1538   0.1148   0.0824   0.0700   0.0443   0.0000  45.5456   1.8406  294.0
2015    2   12  935   30   0.1627   0.1222   0.0878   0.0750   0.0475   0.0000  45.5456   1.7994  294.0
2015    2   12  950   30   0.1522   0.1125   0.0812   0.0693   0.0439   0.0000  45.5571   1.7348  294.0
2015    2   12  965   30   0.1648   0.1212   0.0866   0.0747   0.0471   0.0000  45.5456   1.6833  294.0
2015    2   12  980   30   0.1600   0.1172   0.0849   0.0725   0.0460   0.0000  45.5399   1.6432  294.0
2015    2   12  988   30   0.1473   0.1072   0.0782   0.0668   0.0422   0.0000  45.5226   1.6260  294.0
2015    2   12  995   30   0.1480   0.1068   0.0788   0.0671   0.0428   0.0000  45.5226   1.6133  294.0
2015    2   12 1010   30   0.1551   0.1132   0.0824   0.0713   0.0455   0.0000  45.5226   1.5926  294.0
2015    2   12 1025   30   0.1599   0.1173   0.0860   0.0742   0.0468   0.0000  45.5283   1.5806  294.0
2015    2   12 1040   30   0.1743   0.1283   0.0943   0.0812   0.0509   0.0000  45.5456   1.5769  294.0
2015    2   18  920   30   0.1316   0.0958   0.0733   0.0610   0.0398   0.0000  45.5744   1.7886  371.0
2015    2   18  935   30   0.1412   0.1021   0.0756   0.0652   0.0428   0.0000  45.5686   1.7157  371.0
2015    2   18  950   30   0.1249   0.0904   0.0687   0.0586   0.0400   0.0000  45.5859   1.6565  371.0
2015    2   18  965   30   0.1304   0.0935   0.0723   0.0615   0.0419   0.0000  45.5917   1.6092  371.0
2015    2   18  980   30   0.1134   0.0812   0.0643   0.0548   0.0371   0.0000  45.5917   1.5724  371.0
2015    2   18  995   30   0.1098   0.0776   0.0613   0.0529   0.0367   0.0000  45.5859   1.5449  371.0
2015    2   18 1010   30   0.1126   0.0792   0.0624   0.0542   0.0376   0.0000  45.5917   1.5259  371.0
2015    2   18 1025   30   0.1144   0.0809   0.0635   0.0558   0.0389   0.0000  45.5917   1.5149  371.0
2015    2   18 1040   30   0.1174   0.0836   0.0656   0.0569   0.0399   0.0000  45.5917   1.5116  371.0
2015    2   18 1055   30   0.1144   0.0804   0.0628   0.0553   0.0400   0.0000  45.5917   1.5160  371.0
2015    2   18 1145   30   0.1615   0.1171   0.0859   0.0737   0.0505   0.0000  45.5686   1.7252  371.0
2015    2   18 1160   30   0.1391   0.0999   0.0740   0.0634   0.0444   0.0000  45.5859   1.8005  371.0
2015    2   18 1256   30   0.1465   0.1071   0.0790   0.0654   0.0451   0.0000  45.5917   2.9539  371.0
2015    2   19  822   30   0.0999   0.0764   0.0630   0.0497   0.0319   0.0000  45.6320   2.9124  445.0
2015    2   19  875   30   0.1146   0.0888   0.0735   0.0586   0.0391   0.0000  45.6378   2.0993  445.0
2015    2   19  905   30   0.1141   0.0869   0.0735   0.0581   0.0381   0.0000  45.6147   1.8620  445.0
2015    2   19  935   30   0.1141   0.0850   0.0699   0.0578   0.0380   0.0000  45.6147   1.7020  445.0
2015    2   19  950   30   0.1155   0.0856   0.0704   0.0595   0.0395   0.0000  45.6147   1.6438  445.0
2015    2   19  965   30   0.1168   0.0868   0.0730   0.0604   0.0416   0.0000  45.6147   1.5972  445.0
2015    2   19  980   30   0.1175   0.0860   0.0731   0.0613   0.0418   0.0000  45.6147   1.5610  445.0
2015    2   19 1010   30   0.1113   0.0826   0.0718   0.0601   0.0416   0.0000  45.6090   1.5151  445.0
2015    2   19 1025   30   0.1218   0.0903   0.0780   0.0649   0.0442   0.0000  45.6090   1.5043  445.0
2015    2   19 1040   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5975   1.5011  445.0
2015    2   19 1055   30   0.1095   0.0813   0.0722   0.0597   0.0408   0.0000  45.6147   1.5055  445.0
2015    2   19 1070   30   0.1235   0.0928   0.0799   0.0672   0.0469   0.0000  45.6147   1.5175  445.0
2015    2   19 1085   30   0.1122   0.0838   0.0707   0.0603   0.0421   0.0000  45.6032   1.5375  445.0
2015    2   19 1115   30   0.1093   0.0815   0.0686   0.0580   0.0412   0.0000  45.5917   1.6039  445.0
2015    2   19 1130   30   0.1163   0.0877   0.0715   0.0610   0.0430   0.0000  45.5917   1.6521  445.0
2015    2   19 1145   30   0.1081   0.0820   0.0675   0.0569   0.0405   0.0000  45.5917   1.7122  445.0
2015    2   19 1160   30   0.1107   0.0840   0.0679   0.0576   0.0408   0.0000  45.6090   1.7865  445.0
2015    2   19 1175   30   0.1172   0.0883   0.0711   0.0596   0.0423   0.0000  45.6090   1.8775  445.0
2015    2   19 1190   30   0.1185   0.0891   0.0712   0.0592   0.0418   0.0000  45.6147   1.9890  445.0
2015    2   19 1205   30   0.1158   0.0883   0.0692   0.0584   0.0416   0.0000  45.6032   2.1265  445.0
2015    2   19 1220   30   0.1141   0.0874   0.0687   0.0563   0.0403   0.0000  45.6090   2.2971  445.0
2015    2   19 1229   30   0.1143   0.0871   0.0690   0.0567   0.0401   0.0000  45.6090   2.4198  445.0
2015    2   19 1239   30   0.1214   0.0931   0.0721   0.0589   0.0408   0.0000  45.6147   2.5786  445.0
2015    2   19 1249   30   0.1252   0.0954   0.0733   0.0602   0.0414   0.0000  45.6032   2.7667  445.0
2015    2   19 1258   30   0.1303   0.1001   0.0779   0.0648   0.0456   0.0000  45.6147   2.9675  445.0
2015    2   19 1266   30   0.1324   0.1028   0.0791   0.0649   0.0455   0.0000  45.6090   3.1777  445.0
2015    2   19 1277   30   0.1321   0.1017   0.0757   0.0632   0.0432   0.0000  45.6147   3.5299  445.0
2015    2   19 1282   30   0.1253   0.0980   0.0724   0.0600   0.0415   0.0000  45.6147   3.7207  445.0
2015    2   19 1309   30   0.1389   0.1046   0.0784   0.0649   0.0457   0.0000  45.6205   5.3171  445.0
2015    2   19 1321   30   0.1541   0.1245   0.0951   0.0803   0.0613   0.0000  45.6320   6.5994  445.0
2015    2   20  758   30   0.0000   0.1165   0.0873   0.0696   0.0448   0.0000  45.6378   6.2652  397.0
2015    2   20  761   30   0.1529   0.1139   0.0859   0.0681   0.0432   0.0000  45.6378   5.9249  397.0
2015    2   20  765   30   0.1488   0.1091   0.0825   0.0657   0.0425   0.0000  45.6378   5.5362  397.0
2015    2   20  770   30   0.1503   0.1107   0.0838   0.0671   0.0434   0.0000  45.6378   5.0953  397.0
2015    2   20  776   30   0.1500   0.1120   0.0848   0.0687   0.0443   0.0000  45.6378   4.6627  397.0
2015    2   20  783   30   0.1418   0.1079   0.0811   0.0663   0.0433   0.0000  45.6378   4.2455  397.0
2015    2   20  792   30   0.1479   0.1106   0.0827   0.0677   0.0442   0.0000  45.6378   3.8176  397.0
2015    2   20  800   30   0.1391   0.1052   0.0805   0.0650   0.0426   0.0000  45.6378   3.5000  397.0
2015    2   20  801   30   0.1381   0.1045   0.0789   0.0644   0.0419   0.0000  45.6378   3.4648  397.0
2015    2   20  807   30   0.1389   0.1055   0.0798   0.0654   0.0425   0.0000  45.6378   3.2693  397.0
2015    2   20  813   30   0.1391   0.1053   0.0801   0.0655   0.0433   0.0000  45.6378   3.0973  397.0
2015    2   20  821   30   0.1448   0.1066   0.0806   0.0662   0.0440   0.0000  45.6147   2.9064  397.0
2015    2   25  751   30   0.1033   0.0791   0.0615   0.0475   0.0304   0.0000  45.6378   6.2711  344.0
2015    2   25  754   30   0.1002   0.0736   0.0586   0.0452   0.0285   0.0000  45.6320   5.9252  344.0
2015    2   25  758   30   0.0984   0.0742   0.0582   0.0450   0.0286   0.0000  45.6320   5.5188  344.0
2015    2   25  763   30   0.1012   0.0747   0.0591   0.0463   0.0292   0.0000  45.6205   5.0838  344.0
2015    2   25  769   30   0.1021   0.0783   0.0613   0.0484   0.0309   0.0000  45.6205   4.6460  344.0
2015    2   25  776   30   0.1025   0.0796   0.0611   0.0489   0.0314   0.0000  45.6320   4.2247  344.0
2015    2   25  785   30   0.1102   0.0846   0.0652   0.0520   0.0335   0.0000  45.6263   3.7878  344.0
2015    2   25  792   30   0.1070   0.0808   0.0637   0.0512   0.0328   0.0000  45.6301   3.5141  344.0
2015    2   25  794   30   0.1061   0.0809   0.0634   0.0511   0.0325   0.0000  45.6262   3.4381  344.0
2015    2   25  821   30   0.1082   0.0819   0.0614   0.0506   0.0323   0.0000  45.6147   2.7158  344.0
2015    2   25  831   30   0.1044   0.0795   0.0605   0.0493   0.0314   0.0000  45.5975   2.5290  344.0
2015    2   25  843   30   0.1036   0.0781   0.0601   0.0492   0.0316   0.0000  45.6090   2.3426  344.0
2015    2   25  858   30   0.1047   0.0786   0.0589   0.0493   0.0320   0.0000  45.6032   2.1540  344.0
2015    2   25  874   30   0.1060   0.0796   0.0602   0.0494   0.0319   0.0000  45.5917   1.9939  344.0
2015    2   25  889   30   0.0981   0.0728   0.0570   0.0469   0.0306   0.0000  45.5917   1.8730  344.0
2015    2   25  904   30   0.0932   0.0687   0.0534   0.0448   0.0298   0.0000  45.5686   1.7742  344.0
2015    2   25  919   30   0.0968   0.0700   0.0549   0.0466   0.0307   0.0000  45.5686   1.6934  344.0
2015    2   25  927   30   0.0989   0.0715   0.0555   0.0470   0.0303   0.0000  45.5686   1.6569  344.0
2015    2   25  935   30   0.1071   0.0762   0.0592   0.0505   0.0329   0.0000  45.5686   1.6232  344.0
2015    2   25  949   30   0.0855   0.0600   0.0484   0.0420   0.0289   0.0000  45.5686   1.5734  344.0
2015    2   25  964   30   0.0772   0.0542   0.0451   0.0390   0.0275   0.0000  45.5456   1.5303  344.0
2015    2   27  796   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.6147   3.2660  308.0
2015    2   27  802   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.6147   3.0885  308.0
2015    2   27  809   30   0.3408   0.2680   0.1962   0.1671   0.1071   0.0000  45.6147   2.9071  308.0
2015    2   27  816   30   0.3180   0.2453   0.1727   0.1452   0.0896   0.0000  45.6147   2.7487  308.0
2015    2   27  822   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.6147   2.6281  308.0
2015    2   27  827   30   0.0000   0.2581   0.1825   0.1537   0.0936   0.0000  45.6147   2.5368  308.0
2015    2   27  839   30   0.3006   0.2262   0.1596   0.1346   0.0833   0.0000  45.5917   2.3467  308.0
2015    2   27  859   30   0.2591   0.1943   0.1344   0.1127   0.0684   0.0000  45.5917   2.0995  308.0
2015    2   27  866   30   0.2660   0.1974   0.1376   0.1162   0.0704   0.0000  45.5686   2.0289  308.0
2015    2   27  874   30   0.2880   0.2145   0.1499   0.1253   0.0765   0.0000  45.5686   1.9562  308.0
2015    2   27  889   30   0.2932   0.2189   0.1539   0.1285   0.0774   0.0000  45.5686   1.8396  308.0
2015    2   28  747   30   0.1346   0.1019   0.0749   0.0608   0.0414   0.0000  45.6378   6.2498  301.0
2015    2   28  750   30   0.1344   0.0992   0.0731   0.0598   0.0408   0.0000  45.6378   5.8897  301.0
2015    2   28  754   30   0.1290   0.0943   0.0696   0.0570   0.0385   0.0000  45.6378   5.4848  301.0
2015    2   28  758   30   0.1326   0.0960   0.0706   0.0591   0.0402   0.0000  45.6378   5.1323  301.0
2015    2   28  764   30   0.1282   0.0944   0.0707   0.0588   0.0402   0.0000  45.6378   4.6825  301.0
2015    2   28  780   30   0.1685   0.0000   0.1175   0.1054   0.0877   0.0000  45.6320   3.8038  301.0
2015    2   28  800   30   0.0000   0.1063   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.6147   3.0988  301.0
2015    2   28  808   30   0.1225   0.0932   0.0705   0.0597   0.0410   0.0000  45.6147   2.8909  301.0
2015    2   28  814   30   0.1315   0.1016   0.0793   0.0676   0.0480   0.0000  45.6147   2.7548  301.0
2015    2   28  820   30   0.0000   0.0000   0.0985   0.0872   0.0681   0.0000  45.6147   2.6329  301.0
2015    2   28  826   30   0.1389   0.1086   0.0845   0.0733   0.0531   0.0000  45.6147   2.5233  301.0
2015    2   28  837   30   0.1475   0.1158   0.0932   0.0821   0.0625   0.0000  45.6147   2.3506  301.0
2015    2   28  859   30   0.1655   0.1322   0.1092   0.0970   0.0000   0.0000  45.6147   2.0783  301.0
2015    2   28  866   30   0.1684   0.1348   0.1110   0.1009   0.0812   0.0000  45.6147   2.0090  301.0
2015    2   28 1331   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.5917   6.6010  301.0
