#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/MFRSR/MFRSR_determine_AOD__V0-files_sec
#file_name==>AOD..mfrsr_550_raw_2017-05_lrc.txt..V0-TOA_550_interval_means_fit_2017__2015-to-2020..AOD
#file_date==>Tue Jul  8 10:17:17 2025
#                  V0s =    9.1970   8.5660   8.4560   9.0890   8.7480   0.0000  site_lat =  37.104  site_lng = -76.348  TOA_offset =  0.000
                             412.40   495.80   614.10   672.80   869.30   938.20  deg_c   air_mass ozone_du
2017    5   15 1041   30   0.0521   0.0384   0.0366   0.0336   0.0284   0.0000  43.5853   1.0546  346.0
2017    5   15 1042   30   0.0521   0.0389   0.0359   0.0351   0.0315   0.0000  45.6205   1.0549  346.0
2017    5   17 1297   30   0.2778   0.1995   0.1356   0.1142   0.0791   0.0000  45.4121   2.1097  321.0
2017    5   17 1395   30   0.0000   0.6901   0.7362   0.6924   0.6349   0.0000  45.4305   6.1086  321.0
2017    5   18  872   30   0.1080   0.0785   0.0586   0.0543   0.0459   0.0000  45.4995   1.2481  324.0
2017    5   18 1052   30   0.1086   0.0803   0.0617   0.0576   0.0476   0.0000  45.4880   1.0549  324.0
2017    5   18 1067   30   0.1012   0.0740   0.0564   0.0527   0.0439   0.0000  45.4765   1.0641  324.0
2017    5   18 1082   30   0.1104   0.0802   0.0615   0.0567   0.0473   0.0000  45.4765   1.0770  324.0
2017    5   18 1097   30   0.1209   0.0890   0.0673   0.0620   0.0518   0.0000  45.4765   1.0940  324.0
2017    5   18 1222   30   0.1811   0.1333   0.0965   0.0856   0.0673   0.0000  45.4536   1.4591  324.0
2017    5   18 1247   30   0.2076   0.1550   0.1105   0.0967   0.0756   0.0000  45.4536   1.6129  324.0
2017    5   18 1267   30   0.1934   0.1413   0.0977   0.0839   0.0629   0.0000  45.4536   1.7726  324.0
2017    5   18 1288   30   0.2071   0.1506   0.1040   0.0884   0.0645   0.0000  45.4397   1.9880  324.0
2017    5   18 1298   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.4305   2.1164  324.0
2017    5   18 1315   30   0.2299   0.1702   0.1200   0.1025   0.0752   0.0000  45.4363   2.3800  324.0
2017    5   18 1325   30   0.2151   0.1558   0.1095   0.0930   0.0672   0.0000  45.4421   2.5716  324.0
2017    5   18 1334   30   0.2068   0.1521   0.1059   0.0901   0.0652   0.0000  45.4536   2.7745  324.0
2017    5   18 1341   30   0.1913   0.1401   0.0978   0.0837   0.0608   0.0000  45.4536   2.9534  324.0
2017    5   18 1351   30   0.1864   0.1363   0.0952   0.0817   0.0592   0.0000  45.4536   3.2608  324.0
2017    5   18 1361   30   0.1880   0.1365   0.0952   0.0813   0.0586   0.0000  45.4536   3.6458  324.0
2017    5   18 1363   30   0.1925   0.1413   0.0983   0.0838   0.0603   0.0000  45.4536   3.7330  324.0
2017    5   18 1364   30   0.1989   0.1458   0.1032   0.0886   0.0645   0.0000  45.4536   3.7780  324.0
2017    5   18 1366   30   0.1988   0.1448   0.1007   0.0857   0.0612   0.0000  45.4536   3.8717  324.0
2017    5   18 1368   30   0.1974   0.1441   0.1012   0.0872   0.0619   0.0000  45.4536   3.9701  324.0
2017    5   18 1388   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.4536   5.3110  324.0
2017    5   18 1392   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.4536   5.6909  324.0
2017    5   18 1396   30   0.0000   0.7000   0.7395   0.6955   0.6393   0.0000  45.4536   6.0831  324.0
2017    5   19  651   30   0.0000   0.0000   0.1494   0.1268   0.0879   0.0000  45.5456   5.6111  328.0
2017    5   19  656   30   0.2805   0.2066   0.1436   0.1220   0.0830   0.0000  45.5456   5.1556  328.0
2017    5   19  661   30   0.0000   0.1958   0.1361   0.1149   0.0784   0.0000  45.5456   4.7664  328.0
2017    5   19  690   30   0.2736   0.1994   0.1387   0.1169   0.0791   0.0000  45.5226   3.3061  328.0
2017    5   19  696   30   0.2706   0.1997   0.1393   0.1175   0.0806   0.0000  45.5226   3.1089  328.0
2017    5   19  702   30   0.2757   0.2044   0.1453   0.1221   0.0857   0.0000  45.5226   2.9378  328.0
2017    5   19  722   30   0.2701   0.1983   0.1385   0.1168   0.0806   0.0000  45.5226   2.4753  328.0
2017    5   19  723   30   0.2713   0.1991   0.1373   0.1169   0.0807   0.0000  45.5168   2.4563  328.0
2017    5   19  728   30   0.2766   0.2041   0.1412   0.1204   0.0834   0.0000  45.5168   2.3656  328.0
2017    5   19  741   30   0.2912   0.2172   0.1511   0.1285   0.0885   0.0000  45.5226   2.1607  328.0
2017    5   19  756   30   0.2972   0.2244   0.1590   0.1357   0.0936   0.0000  45.4995   1.9680  328.0
2017    5   19  786   30   0.2324   0.1721   0.1205   0.1031   0.0735   0.0000  45.4995   1.6811  328.0
2017    5   19  795   30   0.2147   0.1579   0.1109   0.0952   0.0692   0.0000  45.4995   1.6138  328.0
2017    5   19  805   30   0.2167   0.1597   0.1115   0.0959   0.0692   0.0000  45.4995   1.5469  328.0
2017    5   19  812   30   0.2085   0.1527   0.1063   0.0919   0.0669   0.0000  45.4937   1.5043  328.0
2017    5   19  827   30   0.2041   0.1488   0.1050   0.0910   0.0658   0.0000  45.4995   1.4235  328.0
2017    5   19  857   30   0.1984   0.1464   0.1036   0.0910   0.0666   0.0000  45.4880   1.2962  328.0
2017    5   26 1293   30   0.1603   0.1140   0.0781   0.0637   0.0434   0.0000  45.4765   1.9927  326.0
2017    5   26 1303   30   0.1671   0.1203   0.0846   0.0696   0.0481   0.0000  45.4765   2.1198  326.0
2017    5   26 1313   30   0.0000   0.0000   0.0918   0.0766   0.0532   0.0000  45.4593   2.2665  326.0
2017    5   26 1322   30   0.1607   0.1148   0.0793   0.0657   0.0451   0.0000  45.4708   2.4190  326.0
2017    5   26 1324   30   0.1581   0.1142   0.0781   0.0642   0.0445   0.0000  45.4650   2.4559  326.0
2017    5   26 1330   30   0.1605   0.1152   0.0791   0.0653   0.0443   0.0000  45.4536   2.5742  326.0
2017    5   26 1356   30   0.1779   0.1300   0.0896   0.0746   0.0495   0.0000  45.4765   3.2634  326.0
2017    5   26 1368   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.4765   3.7267  326.0
2017    5   26 1370   30   0.1727   0.1210   0.0846   0.0699   0.0461   0.0000  45.4765   3.8169  326.0
2017    5   26 1374   30   0.1858   0.1333   0.0909   0.0760   0.0503   0.0000  45.4765   4.0111  326.0
2017    5   26 1383   30   0.1787   0.1268   0.0865   0.0718   0.0473   0.0000  45.4765   4.5277  326.0
2017    5   26 1388   30   0.1622   0.1180   0.0802   0.0675   0.0463   0.0000  45.4765   4.8748  326.0
2017    5   27  640   30   0.0000   0.1313   0.0891   0.0730   0.0483   0.0000  45.5686   6.3844  323.0
2017    5   27  643   30   0.0000   0.1318   0.0919   0.0733   0.0490   0.0000  45.5686   6.0296  323.0
2017    5   27  647   30   0.1816   0.1265   0.0887   0.0713   0.0480   0.0000  45.5686   5.6109  323.0
2017    5   27  652   30   0.1815   0.1274   0.0870   0.0714   0.0487   0.0000  45.5513   5.1600  323.0
2017    5   27  657   30   0.1786   0.1260   0.0870   0.0717   0.0496   0.0000  45.5456   4.7828  323.0
2017    5   27  664   30   0.1810   0.1276   0.0884   0.0730   0.0507   0.0000  45.5456   4.3190  323.0
2017    5   27  673   30   0.1829   0.1264   0.0879   0.0733   0.0513   0.0000  45.5456   3.8456  323.0
2017    5   27  686   30   0.1906   0.1350   0.0933   0.0780   0.0545   0.0000  45.5284   3.3189  323.0
2017    5   27  692   30   0.1901   0.1346   0.0932   0.0772   0.0538   0.0000  45.5226   3.1217  323.0
2017    5   27  699   30   0.1864   0.1333   0.0916   0.0754   0.0522   0.0000  45.5226   2.9197  323.0
2017    5   27  708   30   0.1812   0.1281   0.0897   0.0742   0.0527   0.0000  45.5053   2.6964  323.0
2017    5   27  718   30   0.1879   0.1339   0.0932   0.0778   0.0564   0.0000  45.4995   2.4864  323.0
2017    5   27  720   30   0.1860   0.1330   0.0921   0.0769   0.0558   0.0000  45.4995   2.4508  323.0
2017    5   27  725   30   0.1857   0.1320   0.0920   0.0765   0.0556   0.0000  45.4995   2.3589  323.0
2017    5   27  737   30   0.1866   0.1313   0.0917   0.0771   0.0560   0.0000  45.4995   2.1702  323.0
2017    5   27  752   30   0.1957   0.1383   0.0963   0.0808   0.0583   0.0000  45.4937   1.9763  323.0
2017    5   27  762   30   0.0000   0.1446   0.1002   0.0848   0.0609   0.0000  45.4995   1.8673  323.0
2017    5   27  802   30   0.2398   0.1744   0.1227   0.1050   0.0746   0.0000  45.4995   1.5452  323.0
2017    5   27  821   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.1265   0.0890   0.0000  45.4995   1.4369  323.0
2017    5   27  828   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.1107   0.0797   0.0000  45.4823   1.4023  323.0
2017    5   27  843   30   0.2357   0.1750   0.1274   0.1112   0.0803   0.0000  45.4880   1.3363  323.0
2017    5   27  862   30   0.2081   0.1536   0.1124   0.0994   0.0735   0.0000  45.4995   1.2663  323.0
2017    5   27  873   30   0.2030   0.1489   0.1099   0.0965   0.0728   0.0000  45.4995   1.2317  323.0
2017    5   27  888   30   0.2198   0.1620   0.1182   0.1042   0.0767   0.0000  45.4995   1.1905  323.0
2017    5   27  903   30   0.2099   0.1540   0.1119   0.0983   0.0728   0.0000  45.4995   1.1555  323.0
2017    5   27  918   30   0.2417   0.1794   0.1300   0.1135   0.0821   0.0000  45.4995   1.1260  323.0
2017    5   27  933   30   0.2695   0.2012   0.1465   0.1278   0.0911   0.0000  45.4880   1.1014  323.0
2017    5   27 1008   30   0.2449   0.1817   0.1326   0.1170   0.0845   0.0000  45.4823   1.0398  323.0
2017    5   27 1023   30   0.2676   0.1966   0.1407   0.1228   0.0870   0.0000  45.4880   1.0383  323.0
2017    5   27 1038   30   0.2803   0.2035   0.1438   0.1242   0.0862   0.0000  45.4880   1.0402  323.0
2017    5   27 1053   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.1009   0.0000  45.4765   1.0456  323.0
2017    5   27 1068   30   0.0000   0.0000   0.1786   0.1527   0.1005   0.0000  45.4765   1.0545  323.0
2017    5   27 1083   30   0.0000   0.2461   0.1684   0.1438   0.0949   0.0000  45.4765   1.0671  323.0
2017    5   27 1098   30   0.0000   0.2362   0.1629   0.1396   0.0948   0.0000  45.4765   1.0836  323.0
2017    5   27 1128   30   0.2970   0.2137   0.1488   0.1282   0.0888   0.0000  45.4765   1.1295  323.0
2017    5   27 1143   30   0.2841   0.2054   0.1428   0.1234   0.0865   0.0000  45.4765   1.1597  323.0
2017    5   27 1173   30   0.3137   0.2285   0.1601   0.1389   0.0984   0.0000  45.4650   1.2374  323.0
2017    5   27 1188   30   0.2844   0.2050   0.1421   0.1234   0.0872   0.0000  45.4305   1.2866  323.0
2017    5   27 1203   30   0.3240   0.2350   0.1619   0.1384   0.0953   0.0000  45.4421   1.3441  323.0
2017    5   27 1212   30   0.3290   0.2387   0.1658   0.1419   0.0976   0.0000  45.4305   1.3832  323.0
2017    5   27 1222   30   0.3395   0.2467   0.1689   0.1430   0.0964   0.0000  45.4305   1.4313  323.0
2017    5   27 1233   30   0.3444   0.2516   0.1717   0.1460   0.0979   0.0000  45.4305   1.4904  323.0
2017    5   27 1248   30   0.3256   0.2371   0.1630   0.1371   0.0927   0.0000  45.4305   1.5836  323.0
2017    5   27 1263   30   0.3517   0.2552   0.1721   0.1445   0.0951   0.0000  45.4305   1.6940  323.0
2017    5   28  737   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.1863   0.0000  45.5341   2.1658  321.0
2017    5   29  823   30   0.1834   0.1472   0.1188   0.1097   0.0923   0.0000  45.4995   1.4239  315.0
2017    5   29  843   30   0.1807   0.1458   0.1176   0.1089   0.0917   0.0000  45.4880   1.3339  315.0
2017    5   29  858   30   0.1710   0.1366   0.1105   0.1021   0.0851   0.0000  45.4823   1.2777  315.0
2017    5   29  873   30   0.1497   0.1177   0.0919   0.0835   0.0666   0.0000  45.4880   1.2297  315.0
2017    5   29  888   30   0.0000   0.1204   0.0921   0.0835   0.0635   0.0000  45.4880   1.1887  315.0
2017    5   29  903   30   0.1711   0.1338   0.1030   0.0926   0.0694   0.0000  45.4765   1.1538  315.0
2017    5   29  918   30   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  45.4765   1.1244  315.0
2017    5   29  933   30   0.1549   0.1221   0.0960   0.0879   0.0697   0.0000  45.4650   1.0999  315.0
2017    5   29  948   30   0.1716   0.1339   0.1035   0.0931   0.0710   0.0000  45.4765   1.0798  315.0
2017    5   29  963   30   0.0000   0.0000   0.1088   0.0986   0.0765   0.0000  45.4708   1.0639  315.0
2017    5   29 1008   30   0.2033   0.1623   0.1308   0.1194   0.0965   0.0000  45.4593   1.0382  315.0
2017    5   29 1023   30   0.2024   0.1660   0.1386   0.1304   0.1123   0.0000  45.4593   1.0367  315.0
2017    5   31 1349   30   0.2776   0.1990   0.1363   0.1119   0.0725   0.0000  45.4995   2.9627  319.0
2017    5   31 1359   30   0.2885   0.2091   0.1421   0.1166   0.0742   0.0000  45.4880   3.2683  319.0
