#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/SP02/AOD_SP02
#file_name==>AOD..lrc_SP02_2020-07.dat..V0-TOA_SP02_interval_means_fit_2020..AOD
#file_date==>Tue Jun 17 10:21:01 2025
# TOA reference file -->>    TOA_SP02_fit_2020-2024.pdf           SP02 serial number = 1086
#                  V0s =    8.9550   8.3920   0.0000   7.9970   7.7640   0.0000  site_lat =  37.104  site_lng = -76.348  TOA_offset =  0.000
                             413.00   500.00     0.00   676.00   860.00     0.00  deg_c   air_mass ozone_du
 2020    7    2  607    0   0.1148   0.1616   0.0000   0.1885   0.1996   0.0000   0.0340  17.3019      0.0
