#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/SP02/AOD_SP02
#file_name==>AOD..gim_SP02_2024-01.dat..V0-TOA_SP02_interval_means_fit_2024..AOD
#file_date==>Mon Jun 16 14:22:03 2025
# TOA reference file -->>    TOA_SP02_fit_2020-2024.pdf           SP02 serial number = 1086
#                  V0s =    8.9090   8.3630   0.0000   7.9810   7.7250   0.0000  site_lat =  46.720  site_lng = -87.390  TOA_offset =  0.000
                             413.00   500.00     0.00   676.00   860.00     0.00  deg_c   air_mass ozone_du
 2024    1    1  945    0   1.9098   1.9698   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  -0.6580   3.9170      0.0
 2024    1    1 1093    0   0.0432   0.0518   0.0000   0.0525   0.0273   0.0000   0.9020   2.8785      0.0
 2024    1    1 1098    0   0.0549   0.0633   0.0000   0.0636   0.0381   0.0000   1.1820   2.8895      0.0
 2024    1    1 1113    0   0.0822   0.0909   0.0000   0.0923   0.0686   0.0000   1.5850   2.9383      0.0
 2024    1    1 1123    0   0.0823   0.0927   0.0000   0.0955   0.0724   0.0000   1.7110   2.9847      0.0
 2024    1    1 1158    0   0.0778   0.0867   0.0000   0.0871   0.0632   0.0000   2.3200   3.2518      0.0
 2024    1    1 1163    0   0.0786   0.0877   0.0000   0.0884   0.0651   0.0000   2.5660   3.3060      0.0
 2024    1    1 1168    0   0.0187   0.0274   0.0000   0.0271   0.0027   0.0000   2.7970   3.3652      0.0
 2024    1    1 1208    0   0.0904   0.0999   0.0000   0.1005   0.0792   0.0000   2.8900   4.0763      0.0
 2024    1    1 1213    0   0.0120   0.0211   0.0000   0.0205   0.0000   0.0000   3.0740   4.2063      0.0
 2024    1    1 1228    0   0.0284   0.0378   0.0000   0.0374   0.0162   0.0000   3.4290   4.6809      0.0
 2024    1    1 1233    0   0.0321   0.0414   0.0000   0.0411   0.0204   0.0000   3.5090   4.8739      0.0
 2024    1    1 1243    0   0.0137   0.0231   0.0000   0.0226   0.0022   0.0000   3.6780   5.3288      0.0
 2024    1    1 1264    0   0.0173   0.0271   0.0000   0.0265   0.0078   0.0000   3.3650   6.7298      0.0
