#file_source==>/Users/fdenn/Forsun/SRB/SP02/AOD_SP02
#file_name==>AOD..gim_SP02_2024-04.dat..V0-TOA_SP02_interval_means_fit_2024..AOD
#file_date==>Mon Jun 16 14:22:03 2025
# TOA reference file -->>    TOA_SP02_fit_2020-2024.pdf           SP02 serial number = 1086
#                  V0s =    8.9060   8.3610   0.0000   7.9800   7.7220   0.0000  site_lat =  46.720  site_lng = -87.390  TOA_offset =  0.000
                             413.00   500.00     0.00   676.00   860.00     0.00  deg_c   air_mass ozone_du
 2024    4    1  766    0   1.6169   1.6963   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   6.2070   4.4892      0.0
 2024    4   25 1213    0   0.1063   0.2640   0.0000   0.6870   0.7591   0.0000  67.1300   1.4123      0.0
 2024    4   25 1218    0   0.1012   0.2550   0.0000   0.6602   0.7265   0.0000  69.5000   1.4299      0.0
 2024    4   25 1223    0   0.0977   0.2522   0.0000   0.6523   0.7161   0.0000  69.6600   1.4485      0.0
 2024    4   25 1228    0   0.0898   0.2447   0.0000   0.6431   0.7065   0.0000  69.6800   1.4681      0.0
 2024    4   25 1233    0   0.0850   0.2401   0.0000   0.6313   0.6929   0.0000  70.0600   1.4888      0.0
 2024    4   25 1238    0   0.0800   0.2356   0.0000   0.6280   0.6934   0.0000  68.8000   1.5106      0.0
 2024    4   25 1243    0   0.0734   0.2270   0.0000   0.6051   0.6636   0.0000  71.0300   1.5335      0.0
 2024    4   25 1248    0   0.0689   0.2259   0.0000   0.6022   0.6594   0.0000  70.3300   1.5578      0.0
 2024    4   25 1257    0   0.0581   0.2161   0.0000   0.5740   0.6206   0.0000  72.7400   1.6049      0.0
 2024    4   25 1266    0   0.0438   0.1986   0.0000   0.5475   0.5953   0.0000  73.3400   1.6567      0.0
 2024    4   25 1280    0   0.0255   0.1815   0.0000   0.5143   0.5582   0.0000  74.0700   1.7484      0.0
 2024    4   25 1293    0   0.0083   0.1674   0.0000   0.4866   0.5248   0.0000  74.5400   1.8476      0.0
 2024    4   25 1298    0   0.0010   0.1592   0.0000   0.4734   0.5129   0.0000  74.4900   1.8899      0.0
 2024    4   25 1303    0   0.0000   0.1548   0.0000   0.4353   0.4515   0.0000  82.3000   1.9349      0.0
 2024    4   25 1308    0   0.0000   0.1433   0.0000   0.4202   0.4384   0.0000  82.7000   1.9826      0.0
 2024    4   25 1310    0   0.0000   0.1537   0.0000   0.4258   0.4399   0.0000  81.6000   2.0026      0.0
 2024    4   25 1319    0   0.0000   0.1408   0.0000   0.4206   0.4452   0.0000  76.8500   2.0989      0.0
 2024    4   25 1328    0   0.0000   0.1158   0.0000   0.3827   0.4097   0.0000  79.3200   2.2070      0.0
 2024    4   25 1333    0   0.0000   0.1105   0.0000   0.3748   0.4016   0.0000  78.5100   2.2730      0.0
 2024    4   25 1338    0   0.0000   0.1017   0.0000   0.3615   0.3889   0.0000  78.4100   2.3437      0.0
 2024    4   25 1340    0   0.0000   0.0947   0.0000   0.3468   0.3725   0.0000  80.8000   2.3734      0.0
 2024    4   25 1343    0   0.0000   0.0964   0.0000   0.3522   0.3802   0.0000  77.8600   2.4196      0.0
 2024    4   25 1348    0   0.0000   0.0857   0.0000   0.3312   0.3561   0.0000  79.8900   2.5012      0.0
 2024    4   25 1351    0   0.0000   0.0833   0.0000   0.3303   0.3573   0.0000  78.0400   2.5533      0.0
 2024    4   25 1377    0   0.0000   0.0446   0.0000   0.2756   0.3089   0.0000  72.7700   3.1265      0.0
 2024    4   30 1062    0   0.5069   0.4794   0.0000   0.5007   0.5030   0.0000   9.4400   1.1739      0.0
 2024    4   30 1067    0   0.0000   0.0385   0.0000   0.0334   0.0117   0.0000   9.1700   1.1736      0.0
 2024    4   30 1077    0   0.0000   0.0362   0.0000   0.0314   0.0087   0.0000   9.0900   1.1746      0.0
